G4Fancy3DNucleus

G4V3DNucleus

Init() GetCharge() GetMassNumber() GetMass() GetOuterRadius() GetNuclearRadius() GetNuclearRadius() DoLorentzBoost() DoLorentzBoost() DoLorentzContraction() DoLorentzContraction() DoTranslation() StartLoop() GetNextNucleon() MirrorNucleons()

G4VIntraNuclearTransportModel

ApplyYourself() Propagate()

<<Purely Abstract>>

G4HadronKineticModel

SetTimeStep() StopTimeLoop() CheckPauliPrinciple() FindFragments() UpdateKineticTrack() DoTimeStep()

<<Concrete>>

G4Nucleon

SetParticleType() SetParticleType() Hit() AreYouHit()

G4VKineticNucleon

Decay() Get4Momentum() GetDefinition() GetPosition()

G4VParticleScatterer

GetTimeToInteraction() Scatter()

G4VFieldPropagation

Transport() GetExcitationEnergy() Init()

G4ParticleScatterer

1 n