; test.def : Declares the module parameters for the DLL.

;/**
; * This has been extracted from boinc
; * http://boinc.berkeley.edu/
; */


LIBRARY      "boinc"
DESCRIPTION  'boinc Windows Dynamic Link Library'

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	IdleTrackerInit
	IdleTrackerTerm
	IdleTrackerGetLastTickCount
